\TitlePage
  \vspace*{80mm}
  \TEXT{\textbf{Errata}}
        \TEXT{} 
        \TEXT{} 
        \TEXT{} 
        \TEXT{} 
       {Na página 70, quando se refere: ``Posteriormente poliu-se o modelo obtido, (figura 5.8 (e)), e para finalizar deu-se mais uma camada de resina, (figura 5.8 (d)).`` deveria fazer-se referência à figura 5.8 (f) em vez de à figura 5.8 (d).}
        \TEXT{}   
        \TEXT{} 
        \TEXT{}                  
      {Na página 80, quando se apresentam os "Os resultados das extensões principais, máximas ($\varepsilon_{1}$) e mínimas ($\varepsilon_{2}$), do modelo intacto e do modelo protésico, para uma carga de 190N...", deveria fazer-se referencia á figura 5.23 em vez de à figura 5.21.}
\TEXT{} 
\TEXT{} 
\TEXT{} 
       {Na pagina 110 na figura 6.19, na localização da palavra distal deveria aparecer proximal e vice-versa. Este erro é no entanto pontual e os comentários e as conclusões realizadas sobre as duas condições de carga fisiológicas para a ulna não foram afectadas.}
       
\EndTitlePage

\titlepage\ \endtitlepage % empty page
