O veículo AtlasCar é um robô desenvolvido no Laboratório de Automação e Robótica do 
Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro, para o estudo de sistemas
de segurança ativos e passivos para auxílio à condução e soluções de condução autónoma.
\newline
% \newline

Este trabalho tem como objetivo a criação de um sistema de emergência remota E-Stop, e uma consola de controlo e a criação de um sistema de monitorização para o veículo, complementando-se mutuamente com dois temas em torno da segurança.
\newline

O E-Stop e a consola de controlo consistem na criação de um sistema de atuação remota capaz
de gerir 3 sistemas diferentes de atuação por ordem do utilizador: RUN, PAUSE e DISABLE, sendo um elemento necessário à 
participação no concurso internacional ELROB. Para isso, algum hardware e software foram desenvolvidos para o cumprimento de todas as diretivas impostas pelo mesmo.
\newline

O sistema de monitorização funciona sobre uma base de dados SQL, de onde são extraídos os dados para introdução numa página web.
A atualização da base de dados é efetuada através do sistema ROS implementado no AtlasCar, tendo este de ter uma ligação à Internet, podendo ser através de rede wifi ou por 3G.
\newline

Todo o sistema foi testado e validado em operação real.