Capítulo 1

Dados Inerciais

1.0.1 Elo do antebraço

Figura 1.1: Elo do antebraço

2

1.0.2 Elo do antebraço

Figura 1.2: Elo do antebraço 1.0.3 Extensão do ombro

1.0.4 Elo tronco

Tabela 1.1: Dimensões dos elos Elos X Y Z r_{elo} Massa r_{cmx} r_{cmy} r_{cmz} J_x J_y J_z [mm] [mm] [kg] [mm] ×10^5[kg.m^2]

Antebraço 118 24 64 89 0.049 27.89 −2.362 0 1.919 4.276 5.901 Braço 158 45 35 124 0.253 62.87 −2.115 0 4.423 200 200 Ombro 54.5 64 34 43.5 0.072 17.02 2.093 0 2.141 1.91 3.122 Tronco 195 85.7 218.5 163 1.852 1.426 19.07 96.89 2600 2800 600

Onde X, Y eZ são as cotas de atravancamento de cada elo.