%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% Documento principal tese %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentclass[11pt,twoside,openright]{report} %a4paper
\usepackage[DEM,newLogo,final]{uaThesis}

\def\ThesisYear{2011}
\nofiles %alterar para actualizar indice ou nao
%%%% Ficheiro de pacotes usados
\input{format}

 
\begin{document}

%%%% Front pages 

%\include{tese_common} %%Falta correcção final orientador

%%%% Indice Listas Tabelas/Figuras

\pagenumbering{roman}

%\tableofcontents
%\cleardoublepage
%\listoffigures
%\cleardoublepage
%\listoftables
%\cleardoublepage

%%%% Capitulos  
%
%\pagenumbering{arabic}
%\pagestyle{headings} %%comand1o para por num no topo da pagina 

%\input{capitulo1/capitulo1} %%Versão final
%\input{capitulo2/capitulo2} %%Versão final
%\input{capitulo3/capitulo3} %%Versão final
%\input{capitulo4/capitulo4} %%Versão final
%\input{capitulo5/capitulo5} %%Versão final

\subsubsection{Altura Final}

\begin{displaymath}
H = 670mm
\end{displaymath}

%%%% Anexos

%\appendix

%\input{anexos/anexo1/anexo1} %%Versão final
%\input{anexos/anexo2/anexo2} %% para aceitação orientadores
%\input{anexos/anexo3/anexo3} %%Versão final
%\input{anexos/anexo4/anexo4} %%Versão final ou acrescentar mais

%%%% Bibliografia

%\bibliographystyle{unsrt}
%\bibliography{biblio}


\end{document}
