-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

COPy

Fz

|M|=0.015 |L|=2.5

K=2 K=3 K=4 K=5 K=6