100 200 300 0.05 0.1 0.15 0.2

0 0.5 1 1.5 2

t^1, mm/rev (a) V, m/min

Ipower

, V2

100 200 300 0.05 0.1 0.15 0.2

0 1 2 3 4 t^1, mm/rev (b) V, m/min

100 200 300 0.05 0.1 0.15 0.2

0

5

10 t^1, mm/rev (c) V, m/min 100 200 300 0.05 0.1 0.15 0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 t^1, mm/rev (d) V, m/min